LIBRARY  BRS525E2
EXETYPE  WINDOWS

PROTMODE

CODE     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA     PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    _WEP                     @1 RESIDENTNAME ; using a WEP speeds up library termination !
    SetupCommunicationJVC    @2
    LocalDisableJVC          @3
    LocalEnableJVC           @4
    StopJVC                  @5
    PlayJVC                  @6
    StandByOffJVC            @7
    StandByOnJVC             @8
    EjectJVC                 @9
    FastFwdJVC               @10
    RewindJVC                @11
    PrerollJVC               @12
    SyncPlayJVC              @13
    TensionReleaseJVC        @14
    AntiClogTimerDisableJVC  @15
    AntiClogTimerEnableJVC   @16
    Timer1ResetJVC           @17
    InEntryJVC               @18
    OutEntryJVC              @19
    InShiftPosJVC            @20
    InShiftNegJVC            @21
    OutShiftPosJVC           @22
    OutShiftNegJVC           @23
    InResetJVC               @24
    OutResetJVC              @25
    InRecallJVC              @26
    OutRecallJVC             @27
    DeviceTypeRequestJVC     @28
    SloppyMoveJVC            @29
    ExactMoveJVC             @30
    SetVarJVC                @31
    CueUpWithDataJVC         @32
    IsCueUpComplete          @33
    ShutDownCommunicationJVC @34
    ForwardVar1Byte          @35
    ForwardVar2Byte          @36
    DoesPlayerRespondJVC     @37