LIBRARY  MIRROR
EXETYPE  WINDOWS

PROTMODE

CODE     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA     PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    _WEP                          @1 RESIDENTNAME ; using a WEP speeds up library termination !
    MIRRORSetupCommunication      @2
    MIRRORPosExtremeRight         @3
    MIRRORPosExtremeLeft          @4
    MIRRORPosMiddle               @5
    MIRRORPosSignedSingleStep     @6
    MIRRORPosAbsolute             @7
    MIRRORShutDownCommunication   @8

IMPORTS
    MMSYSTEM.timeGetTime
