LIBRARY  STRIP
EXETYPE  WINDOWS

PROTMODE

CODE     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA     PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    _WEP                     @1 RESIDENTNAME ; using a WEP speeds up library termination !
;    Setmaxvalstrip          @2
;    Labelstrip              @3
;    Setupstrip              @4
;    Strip                   @5
    StripChart               @2